'mutatetype' = 'insertorupdate'
insert​​	默认模式。仅追加写入，主键冲突时报错。	无主键冲突的流式数据（如日志）
insertorupdate	UPSERT 模式：主键存在则更新整行，不存在则插入。	需要实时更新的状态表（如用户画像）
insertorignore	主键存在则忽略新数据，不存在则插入。	避免重复的维度表
insertorreplace	主键存在则删除旧行并插入新行（非更新），不存在则插入。	需要完全覆盖历史数据的场景


'ignoredelete' = 'true',
'query' = '*|where saccount <> '''',

'server-id' = '24071-24078',
'scan.startup.mode' = 'initial',
'server-time-zone' = 'Asia/Shanghai'


    'binlog' = 'true',
    'cdcMode' = 'true',
    'upsertSource' = 'true',
    'binlogMaxRetryTimes' = '10',
    'binlogRetryIntervalMs' = '500',
    'binlogBatchReadSize' = '100',
    'startTime' = '2025-04-11 15:00:00'



      'connector'='print',
    'logger'='true'